千赢平台

千赢平台:【川投能源】攀水电千赢平台组织召开2025年第一次安环职委员会全体会议

来源: 川投千赢平台 发布日期: 2025/02/24 0
【川投能源】攀水电千赢平台组织召开2025年第一次安环职委员会全体会议
【川投能源】攀水电千赢平台组织召开2025年第一次安环职委员会全体会议

近日,川投能源所属攀水电千赢平台组织召开2025年第一次安环职委员会全体会议。会议由川投能源副总经理,攀水电千赢平台千赢平台总支书记、董事长、安环职委员会主任徐孝刚主持,千赢平台安环职委员会委员、各参建单位项目部主要负责人、各参建单位安全生产管理人员及安环职委员会办公室成员共计50余人参加会议。

会议传达学习了省国资委、省能监办有关文件精神,听取了千赢平台安环职委员会办公室及各参建单位千赢平台2024年安全环保工作总结及2025年安全环保工作计划汇报,同时对一季度安全环保重点工作作出了安排,千赢平台各分管领导对分管领域的安全工作提出了相关要求。

会议指出,2025年既是“十四五”收官之年,也是为“十五五”开局夯实坚实基础之年,同时还是银江水电站全面投产之年。各参建单位要清醒地认识到当前安全生产的复杂严峻形势,以“时时放心不下”的责任感全力抓好安全管理工作,为持续保持银江水电站安全生产形势平稳可靠提供保障。

会议要求,各参建单位一是要进一步强化责任落实,将压力层层传导到最小单元,齐抓共管推动“两票三制”工作机制的执行,切实落实“三管三必须”刚性要求;二是坚持安全关口前移,紧盯关键细节,认真落实风险辨识,掌握安全风险的重点及特点,强化风险精准防控,狠抓吊装作业、交叉作业、有限空间、临水临边作业等危险作业风险管控,做好现场消防工作,坚决遏制各类安全生产事故发生;三是持续做好安全文明施工提升行动,针对电站生产与建设区域,要严格做好责任划分和管理,确保银江水电站的建设安全平稳受控四是坚持再接再厉、戒骄戒躁,以更加积极向上的态度和责任感抓实当前安全生产各项工作,以新安全格局保障机组全面投产发电目标的实现。会议对银江水电站工程建设2024年度安全生产隐患排查整治先进单位、先进集体、先进个人进行了表彰,并与千赢平台各部门及各参建单位签订了2025年安全生产、环境保护和职业健康目标责任书。

微信公众号
手机版
©2023 千赢平台  ALL RIGHTS RESERVED.
川投网群|友情链接|站长统计|联系我们
中国·四川省成都市武侯区临江西路1号1单元    蜀ICP备2022005219号-1  川公网安备51010702001404号

川投千赢平台网站群

千赢平台 四川川投能源股份有限千赢平台 四川川投大健康产业千赢平台有限责任千赢平台 四川嘉阳千赢平台有限责任千赢平台 四川川投峨眉铁合金(千赢平台)有限责任千赢平台 川投信息产业千赢平台有限千赢平台 四川川投田湾河开发有限责任千赢平台 四川泸州川南发电有限责任千赢平台 四川川投燃气发电千赢平台有限责任千赢平台 四川川投售电有限责任千赢平台 四川川投峨眉旅游开发有限千赢平台 雅安市名山区川投燃料有限千赢平台 四川川投佳友物业有限责任千赢平台 四川川投国际网球中心开发有限责任千赢平台 四川省房地产开发投资有限责任千赢平台 华西牙科有限责任千赢平台 天府大数据国际战略与技术研究院 川投千赢平台甘肃能源有限责任千赢平台 西昌川投大健康科技有限千赢平台 四川牙谷建设管理有限千赢平台 四川川投新能源有限千赢平台
关注川投千赢平台 微信扫描上方二微码关注
雅安市名山区川投燃料有限千赢平台
千赢平台[亚洲]全站最新版V3.27.4安卓苹果APP通用下载