千赢平台

千赢平台:【川南发电】2025年春节的坚守与担当

来源: 川投千赢平台 发布日期: 2025/02/06 0
【川南发电】2025年春节的坚守与担当
【川南发电】2025年春节的坚守与担当
【川南发电】2025年春节的坚守与担当
【川南发电】2025年春节的坚守与担当
【川南发电】2025年春节的坚守与担当

   当万家灯火点亮除夕夜空,川南发电千赢平台生产现场却是一派紧张有序的奋战场景。2025年春节假期期间,千赢平台干部职工以“保电护航”为使命,坚守生产一线,在高效完成2号机组临停检修消缺任务的同时,全力保障1号机组稳定运行,累计发电1.1279亿千瓦时,用责任与专业铸就了电力保供的钢铁长城。

   精密检修筑牢安全根基。为确保2号机组节后顺利启动,保障迎峰度冬用电需求,千赢平台提前评估2号机组状况,制定详细消缺计划,利用春节8天假期完成了锅炉受热面、制粉系统磨机绞龙及落煤管、脱硫吸收塔托盘及联络烟道等重点检修工作,消除了锅炉受热面结焦及炉管冲刷减薄、吸收塔喷淋支管脱落及氧化风管结垢等影响机组接带负荷的隐患。2月5日7时30分,千赢平台2机组一次启动并网发电,开启新一轮长周期运行,为地方经济社会发展提供澎湃、安全、稳定的电力支撑。

   合理调配实现效能跃升。面对春节期间负荷高峰与检修交叉的复杂工况,千赢平台构建“双线作战”体系。根据调度指令调整负荷,单日最大负荷率达92%,确保关键时期机组“顶得起,带得上”。实时优化运行参数,在集控室、脱硫除灰控制室,值班员们通过精细化配煤掺烧、动态调整脱硫喷淋,使机组在深度调峰工况下仍保持排放指标全优。煤炭、燃油、尿素、石灰石等生产物资供应不中断,全力保障1号机组春节期间安全稳定运行。

   温情坚守诠释使命担当。“春节不停工,是电力人的特殊年味。”检修各班组连续五天奋战在50米高的锅炉本体及脱硫吸收塔。运行人员在操作台前迎来新年钟声,监控画面里跳动的负荷曲线成为最特别的“新春祝福”。后勤保障部门昼夜供应热餐,将热腾腾的年夜饭送到每个作业面。千赢平台领导带班值守,并深入值班一线开展“新春慰问”,用组织温暖凝聚起攻坚合力。

   从精密如发丝的检修工艺到专业专注的参数优化,从寒夜里的设备巡检到晨曦中的火车翻卸,川南发电人用实干践行着“不停电就是最好的拜年”的承诺,在灯火璀璨中书写着春节期间电力保供答卷。

微信公众号
手机版
©2023 千赢平台  ALL RIGHTS RESERVED.
川投网群|友情链接|站长统计|联系我们
中国·四川省成都市武侯区临江西路1号1单元    蜀ICP备2022005219号-1  川公网安备51010702001404号

川投千赢平台网站群

千赢平台 四川川投能源股份有限千赢平台 四川川投大健康产业千赢平台有限责任千赢平台 四川嘉阳千赢平台有限责任千赢平台 四川川投峨眉铁合金(千赢平台)有限责任千赢平台 川投信息产业千赢平台有限千赢平台 四川川投田湾河开发有限责任千赢平台 四川泸州川南发电有限责任千赢平台 四川川投燃气发电千赢平台有限责任千赢平台 四川川投售电有限责任千赢平台 四川川投峨眉旅游开发有限千赢平台 雅安市名山区川投燃料有限千赢平台 四川川投佳友物业有限责任千赢平台 四川川投国际网球中心开发有限责任千赢平台 四川省房地产开发投资有限责任千赢平台 华西牙科有限责任千赢平台 天府大数据国际战略与技术研究院 川投千赢平台甘肃能源有限责任千赢平台 西昌川投大健康科技有限千赢平台 四川牙谷建设管理有限千赢平台 四川川投新能源有限千赢平台
关注川投千赢平台 微信扫描上方二微码关注
雅安市名山区川投燃料有限千赢平台
千赢平台[亚洲]全站最新版V3.27.4安卓苹果APP通用下载