千赢平台

千赢平台:【嘉阳千赢平台】嘉阳煤矿局扇智能化改造书写矿山安全新篇章

来源: 川投千赢平台 发布日期: 2025/01/05 0
【嘉阳千赢平台】嘉阳煤矿局扇智能化改造书写矿山安全新篇章
【嘉阳千赢平台】嘉阳煤矿局扇智能化改造书写矿山安全新篇章

   近日,嘉阳煤矿井下局扇智能化改造工程全面展开,这是主通风机智能化改造项目的配套工程,标志着通风系统“智慧大脑”全面启用,此举不仅将提升工作效率,更为井下生命安全构建起坚固的防线。

   井下局扇作为巷道掘进的生命线,承担着通风换气的重要使命。传统模式下,双电源双通风机虽能基本满足需求,但在智能化程度上的不足导致了一系列隐患。此次改造以智能化手段针对性破解难题。

   为此,在地面观音溪、杨店子主通风机,防爆门智能化改造后,负责智能改造项目实施的机电队牵头延伸智能技术至井下各掘进区域。12月下旬,机电队完成六套诺文科智能局扇控制系统全面调试后,40余名专业技术人员齐聚一堂,集中进行理论与实操培训,掌握设备安装、变频器设置等关键技能。后续,智能局扇将利用生产间隙完成全面更换。

   据悉,诺文科智能局扇控制系统的核心在于PLC控制器与触摸屏的人性化交互。它采用了先进的MODBUS通讯协议,确保了与各类设备的数据传输畅通无阻。即使在网络遭遇外部干扰的情况下,也能保持稳定运行,为风机的实时监控提供可靠支撑。操作者可通过简洁直观的触摸屏,轻松掌控风机远程启停、数据分析、故障诊断等功能,真正实现了智能化的全方位覆盖。

   此次智能化改造是嘉阳煤矿又一次技术飞跃,再次革新了全矿安全管理理念,对保障井下职工生命安全,提高生产效率大有裨益。

微信公众号
手机版
©2023 千赢平台  ALL RIGHTS RESERVED.
川投网群|友情链接|站长统计|联系我们
中国·四川省成都市武侯区临江西路1号1单元    蜀ICP备2022005219号-1  川公网安备51010702001404号

川投千赢平台网站群

千赢平台 四川川投能源股份有限千赢平台 四川川投大健康产业千赢平台有限责任千赢平台 四川嘉阳千赢平台有限责任千赢平台 四川川投峨眉铁合金(千赢平台)有限责任千赢平台 川投信息产业千赢平台有限千赢平台 四川川投田湾河开发有限责任千赢平台 四川泸州川南发电有限责任千赢平台 四川川投燃气发电千赢平台有限责任千赢平台 四川川投售电有限责任千赢平台 四川川投峨眉旅游开发有限千赢平台 雅安市名山区川投燃料有限千赢平台 四川川投佳友物业有限责任千赢平台 四川川投国际网球中心开发有限责任千赢平台 四川省房地产开发投资有限责任千赢平台 华西牙科有限责任千赢平台 天府大数据国际战略与技术研究院 川投千赢平台甘肃能源有限责任千赢平台 西昌川投大健康科技有限千赢平台 四川牙谷建设管理有限千赢平台 四川川投新能源有限千赢平台
关注川投千赢平台 微信扫描上方二微码关注
雅安市名山区川投燃料有限千赢平台
千赢平台[亚洲]全站最新版V3.27.4安卓苹果APP通用下载