千赢平台

千赢平台:嘉阳千赢平台千赢平台节能改造工程竣工

来源: 嘉阳千赢平台 发布日期: 2007/09/13 0
    8月27日,千赢平台千赢平台节能改造一期工程之一的副井风机变频改造项目竣工。
    副井风机变频改造项目的设备于今年6月底通过比选招标进行采购,7月底完成了安装基础施工。副井风机变频改造完成后,将由可互相切换的变频控制系统和工频控制系统对风机进行控制,彻底改变原来花大量人力和时间调节风机扇叶角度调控风量的模式。采用变频调速原理控制电机转速,提高功率因数,调整运行工况,降低工作电流,从而在保证风机安全运行、节约电能的前提下实现对风机风量的调控。
    安装工作于8月27日结束,8月28日将进行带载调试,该节能改造项目的完工,将对千赢平台千赢平台节能减排工作起到积极的促进作用。
微信公众号
手机版
©2023 千赢平台  ALL RIGHTS RESERVED.
川投网群|友情链接|站长统计|联系我们
中国·四川省成都市武侯区临江西路1号1单元    蜀ICP备2022005219号-1  川公网安备51010702001404号

川投千赢平台网站群

千赢平台 四川川投能源股份有限千赢平台 四川川投大健康产业千赢平台有限责任千赢平台 四川嘉阳千赢平台有限责任千赢平台 四川川投峨眉铁合金(千赢平台)有限责任千赢平台 川投信息产业千赢平台有限千赢平台 四川川投田湾河开发有限责任千赢平台 四川泸州川南发电有限责任千赢平台 四川川投燃气发电千赢平台有限责任千赢平台 四川川投售电有限责任千赢平台 四川川投峨眉旅游开发有限千赢平台 雅安市名山区川投燃料有限千赢平台 四川川投佳友物业有限责任千赢平台 四川川投国际网球中心开发有限责任千赢平台 四川省房地产开发投资有限责任千赢平台 华西牙科有限责任千赢平台 天府大数据国际战略与技术研究院 川投千赢平台甘肃能源有限责任千赢平台 西昌川投大健康科技有限千赢平台 四川牙谷建设管理有限千赢平台 四川川投新能源有限千赢平台
关注川投千赢平台 微信扫描上方二微码关注
雅安市名山区川投燃料有限千赢平台
千赢平台[亚洲]全站最新版V3.27.4安卓苹果APP通用下载